Minicrate layout MCLv10, Padova 3 may 1999

MB1 MB2

MB3 MB4 (1,2,3,5,6,7)

MB4 (8,12)

MB4 (9,11)

MB4 (4L)

MB4 (4R)

MB4 (10L)

MB4 (10R)

168cm

205cm

205cm

205cm

140cm

168cm

140cm

168cm

228cm

228cm

Power Decoupling

Theta Tr/RO

Phi128 Tr/RO

Tr. Server /Control

Sector Collector Bus Termination qty 60

60 60

30 10 10

5 5

5 5

Phi32 Tr/RO