CHAMBER ELECTRONICS: system interconnections CEv10: Padova, 4 feb 1999

Readout Board Server Board

Control Board

CK Distr TTC

Trigger Board

Readout Board

Trigger Board

Readout Board

Trigger Board

Readout bus Trigger bus

link

to Sector Collector

Trigger Link

Readout Link

TS ROS FIFO

Local

Trigger and trigger

Readout data

CPU

SC link

To/From Master Slow Control front-end signals front-end signals front-end signals

Timing and Control Distribution